v_4 v_5 v_2 v_1 v_3

v_6

F_6 F_1

F_3 F_4

F_2

F_5

Voronoi-Diagramm

Anfangszeiger

v_1 v_2 F_2 F_1 v_1 − F_6 F_2 v_1 v_4 F_1 F_6

− v4 F_6 F_5 v_4 v_5 F_1 F_5 v_5 v_2 F_1 F_3

v_2 v_3 F_2 F_3 v_3 − F_2 F_4 v_5 v_6 F_3 F_5

v_6 v_3 F_3 F_4 v_6 − F_4 F_5